Copyright: Copyright (C) 1996-1998 Canopus Corporation
Citation: Total3D On-Line Manual, Copyright (C) 1996-1998 Canopus Corporation


How To
How To�

解像度の変更

カーソルの色の変更

表示位置調整

リフレッシュレートの変更

ガンマ特性の変更

明るさの変更

コントラストの変更


Contents
Total3D� On-Line Manual

Total3D� V駻it髯 Graphics Accelerator Cardについて

ハイスキャン3Dゴーグルの使い方

3D Stereo Sound の使い方

トラブルシューティング

補足


Introducing Total3D
Total3D� V駻it髯Graphics Accelerator Cardについて

Total3Dへようこそ！

一般のディスプレイアダプタはコンピューター内部のデジタル信号をモニターに表示するだけですが、この Total3D はそれに加えて下にあげるような多くの特別な機能を備えています。

Total3D はディスプレイに関する機能をCPUに代わって引き受けます－その分本体のパワーをプログラムやゲームに当てることができます。

2D表示もパワーアップします－お手持ちのパソコンの解像度や色数、リフレッシュレートやフレームレートをレベルアップすることができます。

もちろん3Dプログラムやゲームも楽しめます－あなたのパソコンで3Dのフレームやテクスチャーを実現し、最新のゲームにも対応しています。

Total3Dの設定

Total3Dをインストールし設定を行えば、後はグラフィックアクセラレータ機能が自動的に働くようになります。さらにお好みに合わせて、いくつかの設定をすることができます。

解像度と色数の変更

リフレッシュレートの変更

Gamma特性の変更

明るさの調整

コントラストの調整

表示位置の調整

カーソルの色の変更

トラブルシューティング

問題が起きたときには、まずこのマニュアルのトラブルシューティング を参照してください。そこで解決できない場合にはテクニカルサポートに連絡してください。テクニカルサポートの連絡先はマニュアルの最後のページをご覧ください。

補足

Total3Dの仕様に関することについては、このマニュアルの補足の項をご覧ください。


解像度と色数の設定

画面の解像度の変更：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“ディスプレイの詳細”の“デスクトップ領域”のスライドバーを移動してください。

-あるいは-

1.	タスクバーのTotal3D コントロールアイコンをクリックします。

2.	指定したい解像度と色数をクリックします。

色数の変更：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“ディスプレイの詳細”の“カラーパレット”で好みの色数を指定してください。

-あるいは-

1.	タスクバーのTotal3D コントロールアイコンをクリックします。

2.	指定したい解像度と色数をクリックします。


カーソルの色

カーソルの色の変更について

Total3Dグラフィックツールを使って、カーソルの色を設定できます。

カーソルの色の設定：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Cursor/Monitor”のタブをクリックします。

3.	“カーソルの色設定”ボックスの左側にある赤、緑、青のバーをスライドさせることによってカーソル内部の色を設定できます。

4.	“カーソルの色設定”ボックスの右側にある赤、緑、青のバーをスライドさせることによってカーソルの外枠の色を設定できます。

5.	OK をクリックします。

注：この設定は、ハードウェアカーソル使用時にのみ有効になります。Windows95 Plus! のテーマカーソルやアニメカーソル等を使用している場合には、ソフトウェアカーソルが設定されているため、ここでの設定は無効になります。その場合“カーソルの色の設定”ボックスはグレーで表示されます。ハードウェアカーソルに切り替えると、また設定が可能になります。


表示位置の調整

表示位置の調整について

Total3Dグラフィックツールを使って、モニター上に表示される画面の位置調整を行うことができます。

表示位置の調整：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Cursor/Monitor”タブをクリックします。

3. 	表示位置調整ボックスの矢印をクリックすることによって上下左右に画面が移動します。一回クリックするとその方向に数ピクセル移動します。

4. 	元の位置に戻したいときには、中心の四角のボタンをクリックしてください。

5. 	OK をクリックします。


リフレッシュレートの変更

リフレッシュレートの変更について

Total3Dグラフィックツールを使って、リフレッシュレートの変更ができます。設定可能な周波数は、お手持ちのモニターによって決まります。

タスクバーのTotal3D コントロールアイコンをクリックし、Refresh UtilityからでもディスクトップとDirectDrawのリフレッシュレートの設定が行えます。

リフレッシュレートの変更：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Cursor/Monitor”タブをクリックします。

3.	表示位置・周波数調整ボックスのリフレッシュレート一覧を表示します。

4.	設定したいリフレッシュレートを選択します。

5.	自動的に周波数が切り替わり、確認のダイアログが表示されます。表示に問題がなければOKをクリックしてください。正しく表示されない場合には、そのまま待っていると10秒ほどで元の設定に戻ります。

-あるいは-

1.	タスクバーのTotal3D コントロールアイコンをクリックします。

2.	“ﾘﾌﾚｯｼｭﾚｰﾄにカーソルを合わせます。

3.	リフレッシュレートを指定するメニューが表示されます。

4.	リフレッシュレートのメニューから変更したいレートを指定します。

5.	自動的に周波数が切り替わり、確認のダイアログが表示されます。表示に問題がなければOKをクリックしてください。正しく表示されない場合には、そのまま待っていると10秒ほどで元の設定に戻ります。ッシュレートを指定するメニューが表示されます。

DOSモードでのリフレッシュレートの設定:

1. 	DOSモードのリフレッシュレートはT3dutil.exeユーティリティを使用して設定します。

2. 	T3dutil.exeユーティリティは“Total3D Drivers and Applications CD-ROM”のToolsディレクトリーにあります。

3. 	T3dutil.exe に "/?" のオプションをつけて起動するとリフレッシュレート設定の一覧が表示されます。


明るさの調整

明るさの変更について

Total3Dグラフィックツールで明るさの調整が可能です。

明るさの調整：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Palette”タブをクリックします。

3.	右側にあるカラーボックスで“RGB(3色）”ボタンをクリックするか、Alt-wキーを押します。

4.	真ん中のBrightnessスクロールバーを左右にスライドして、調整します。

5.	またAlt-tキーを押して、カーソル移動キーで左右にバーをスライドすることができます。

6.	設定内容を保存したいときは、Saveをクリックして、設定ファイルに名前をつけて保存してください。

7.	保存してある設定を使用したいときは、Loadをクリックして、設定ファイルを呼び出してください。

8.	標準の設定に戻したいときには、Defaultをクリックしてください。

9.	OK をクリックします。

 赤、緑、青色の明るさを個別に設定できます：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Palette”タブをクリックします。

3.	右側にあるカラーボックスで“赤”“緑”“青”ボタンをクリックするか、ALT-r, ALT-g,  ALT-bキーを押します。

4.	真ん中のBrightnessスクロールバーを左右にスライドして、調整します。

5.	またAlt-tキーを押して、カーソル移動キーで左右にバーをスライドすることができます。

6.	設定内容を保存したいときは、Saveをクリックして、設定ファイルに名前をつけて保存してください。

7.	保存してある設定を使用したいときは、Loadをクリックして、設定ファイルを呼び出してください。

8.	標準の設定に戻したいときには、Defaultをクリックしてください。

9.	OK をクリックします。


Gamma 特性の変更

Gamma特性の変更について

Total3DグラフィックツールでGamma特性の調整が可能です。

Gamma特性の調整:

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Palette”タブをクリックします。

3.	右側にあるカラーボックスで“RGB(3色）”ボタンをクリックするか、Alt-wキーを押します。

4.	一番上のGammaスクロールバーを左右にスライドして、調整します。

5.	またAlt-aキーを押して、カーソル移動キーで左右にバーをスライドすることができます。

6.	設定内容を保存したいときは、Saveをクリックして、設定ファイルに名前をつけて保存してください。

7.	保存してある設定を使用したいときは、Loadをクリックして、設定ファイルを呼び出してください。

8.	標準の設定に戻したいときには、Defaultをクリックしてください。

9.	OK をクリックします。

赤、緑、青のGamma特性を個別に設定できます：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Palette”タブをクリックします。

3.	右側にあるカラーボックスで“赤”“緑”“青”ボタンをクリックするか、ALT-r, ALT-g,  ALT-bキーを押します。

4.	一番上のGammaスクロールバーを左右にスライドして、調整します。

5.	またAlt-aキーを押して、カーソル移動キーで左右にバーをスライドすることができます。

6.	設定内容を保存したいときは、Saveをクリックして、設定ファイルに名前をつけて保存してください。

7.	保存してある設定を使用したいときは、Loadをクリックして、設定ファイルを呼び出してください。

8.	標準の設定に戻したいときには、Defaultをクリックしてください。

9.	OK をクリックします。


コントラストの調整

コントラストの変更について

Total3Dグラフィックツールでコントラストの調整が可能です。

コントラストの調整：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Palette”タブをクリックします。

3.	右側にあるカラーボックスで“RGB(3色）”ボタンをクリックするか、Alt-wキーを押します。

4.	一番下のContrastスクロールバーを左右にスライドして、調整します。

5.	またAlt-cキーを押して、カーソル移動キーで左右にバーをスライドすることができます。

6.	設定内容を保存したいときは、Saveをクリックして、設定ファイルに名前をつけて保存してください。

7.	保存してある設定を使用したいときは、Loadをクリックして、設定ファイルを呼び出してください。

8.	標準の設定に戻したいときには、Defaultをクリックしてください。

9.	OK をクリックします。

赤、緑、青色のコントラストを個別に設定できます：

1.	コントロールパネルの“画面”をクリックします。

2.	“Total3D Palette”タブをクリックします。

3.	右側にあるカラーボックスで“赤”“緑”“青”ボタンをクリックするか、ALT-r, ALT-g,  ALT-bキーを押します。

4.	一番下のContrastスクロールバーを左右にスライドして、調整します。

5.	またAlt-cキーを押して、カーソル移動キーで左右にバーをスライドすることができます。

6.	設定内容を保存したいときは、Saveをクリックして、設定ファイルに名前をつけて保存してください。

7.	保存してある設定を使用したいときは、Loadをクリックして、設定ファイルを呼び出してください。

8.	標準の設定に戻したいときには、Defaultをクリックしてください。

9.	OK をクリックします。


トラブルシューティング

以下のトラブルが起こった場合の対処法を説明しています。

システムクラッシュ

Windows 95モードでの不具合

3D対応の DOS ゲームでの不具合

3D対応の Windows 95 (Direct3D) ゲームでの不具合

ハイスキャン3Dゴーグルでの不具合

3Dサウンドの不具合

どうしても対応ができないトラブルが生じた時は、カノープスのテクニカルサポートにお問い合わせください。テクニカルサポートの連絡先はマニュアルの最後のページをご覧ください。


システムクラッシュ

通常の場合でのクラッシュ

Q1.突然システムがクラッシュする。

A1.Total 3D はプラグ＆プレイに対応しています。 拡張機器がプラグ＆プレイに対応していない場合、IRQなどのリソースをシステムBIOSセットアップで確保しておいて、ブート時にソフトウェアドライバによって確保されるサウンドカードなどのリソースと重ならないようにする必要があります。

システムの BIOSセットアップを起動し、プラグ＆プレイのコンフィグをチェックして拡張カードのためのリソースが確保されているかどうかを確認してください。またこれについてはシステムのマニュアルも必ず参照してください。

それでも問題が解決しない場合: コントロールパネルの“システム”内にあるデバイスマネージャをチェックしてください。もしどれかのデバイスに黄色い丸に黒の！マークがついていたら、ウィンドウズのヘルプにしたがってマークを取り除いてください。この問題には多くの場合デバイスの競合か関係していますので、ウィンドウズのトラブルシューティングにしたがって競合を回避することによって解決することができます。

Windows 95の動作中にクラッシュが起こった場合

Q2.インストール中にシステムがクラッシュする。

A2.システムによっては、元からあるVGAのドライバファイル“VGA.DRV”が、インストール時にシステムをクラッシュさせたり、ロックアップを起こしたりすることがあります。そのような場合、以下の手順にしたがって“VGA.DRV”を入れ替えてください。（ VGA.DRVファイルはシステムで使用されていますので、この手順は通常 Windows95 上で行うことはできません）

1. システムを“コマンドプロンプト”モードでたちあげる。（ 電源を入れて“Starting Windows 95”のメッセージが表示されたら、“F8”キーを押してください。メニューが表示されますので、“Command prompt only”を選んでENTERを押してください。）

2. ドライバーディスク“DISK1”から“VGA.DRV”ファイルをコピーして、Windows95 の SYSTEMフォルダにコピーします。 例えば、

copy  a:vga.drv  c:\windows\system /y

となります。

3.システムを再起動します。

注: これでも問題がある場合は、パソコンを SAFEモードで立ち上げてください。電源を入れて“Starting Windows 95”のメッセージが表示されたら、“F8”キーを押してください。メニューが表示されますので、“Safe mode”を選んでENTERを押してください。

Q3.デスクトップをVGAモードで動かすとハングアップする。

A3.システムによっては、インストール時やVGAモードでモニターを動かしているときにシステムがクラッシュすることがあります。この現象は、IntelのPCIチップセット82437FX　Step A-1を使用したマザーボードで起こることがあります。これが原因と考えられる場合、以下の手順に従って“VGA.DRV”を入れ替えてください.。（ VGA.DRVファイルはシステムで使用されていますので、この手順は通常 Windows95 上で行うことはできません）

1. システムを“コマンドプロンプト”モードでたちあげる。（ 電源を入れて“Starting Windows 95”のメッセージが表示されたら、“F8”キーを押してください。メニューが表示されますので、“Command prompt only”を選んでENTERを押してください。）

2. ドライバーディスク“DISK1”から“VGA.DRV”ファイルをコピーして、Windows95 の SYSTEMフォルダにコピーします。 例えば、

copy  a:vga.drv  c:\windows\system /y

となります。

3.システムを再起動します。

Q4.Windows95でDOS窓を立ち上げるとハングアップする。

A4.Windows95は時によって、グラフィックボード用に確保してあるメモリエリアをボードのドライバに連絡せずに突然変更することがあります。これによって一番影響を受けやすいのはVGAの部分ですので、DOSプロンプトやDOSアプリなどのVGAモードのプログラムでハングアップが起こりやすい、ということになります。

この場合、下の手順に従って、レジストリエディタ（RegEdit.exe）を使って、レジストリからディスプレイドライバを削除してください。

レジストリの

" HKEY_LOCAL_MACHINE/Enum/PCI"

を開けます。

V駻it� グラフィックチップを搭載したボードのエントリは "VEN_1163&DEV_0001" となっています。これを削除してください。 また、他のディスプレイデバイスのエントリ　(エントリーはVEN_????&DEV_???? で中のClassキーが“Display”となっています)も全て削除してください。

レジストリーの

" HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Class/Display"

の中のエントリを全て削除してください。

システムを再起動して、Total3Dディスプレイドライバを再インストールしてください。

DOSアプリの実行中にシステムがクラッシュする場合。

システムクラッシュの原因の大部分はV駻it�のドライバと他の製品のドライバとの衝突によって起こります。以下に、DOSアプリの実行中にクラッシュがおきたときの対処法を幾つか示しています。

Q5.EMM386以外のメモリマネージャーを使っていてクラッシュがおきる。

A5.DOSの 3D対応ゲームは、基本的にEMM386以外のメモリマネージャでの動作は保証していません。一般に、特別なメモリーマネージャーはゲームをする上では必要ありませんので、メモリーマネージャーをEMM386に変更してください。

Q6. UniVBEや  Display Doctorと一緒に動かしていてクラッシュする。

A6.これらのドライバは VESA 2.X  VGA/SVGA インターフェースを、このインターフェースを備えていないグラフィックデバイスに提供するためのものです。Total3DのBIOSはVESA2.Xに対応しているため、これらのドライバーは必要ありません。さらにこれらのデバイスは通常の動作に干渉してくるため、システムハングアップの原因になることがあります。Total3Dをご利用の際には、AUTOEXEC.BATファイルからこれらのドライバを削除してください。


Windows95モードでの不具合

Q1. 高解像度の（VGA以外の）設定ができない。

A1.Windows95の初期のバージョンでは、Total3D のデバイスがPCIコンフィグレーションで正しく認識されないことがあります。その場合、VGAドライバが割り当てられて、ドライバがインストールされた後もVGAドライバが残って正しいドライバに干渉することがあります。（これが原因でクラッシュすることもあります）

この場合、下の手順に従って、レジストリエディタ（RegEdit.exe）を使って、レジストリからディスプレイドライバを削除してください。

レジストリの

" HKEY_LOCAL_MACHINE/Enum/PCI"

を開けます。

V駻it� グラフィックチップを搭載したボードのエントリは "VEN_1163&DEV_0001" となっています。これを削除してください。 また、他のディスプレイデバイスのエントリ　(エントリーはVEN_????&DEV_???? で中のClassキーが“Display”となっています)も全て削除してください。

レジストリーの

" HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Class/Display"

の中のエントリを全て削除してください。

システムを再起動して、Total3Dディスプレイドライバを再インストールしてください。


DOSゲームでの不具合
3D対応DOSゲームでの不具合

Q1.ゲーム画面に、DMAが無効になったというメッセージがでる。またはゲームの動きがどうも遅く感じる。

A1.最初に、DOSの環境変数で、DMAのステータスをチェックしてください。

DOSプロンプトでSETと入力すると環境変数の一覧が表示されます。その中から、SPEEDY3D_DMAという表示を探してください。この数字が 0 もしくはOFF と表示されていたら、DMAを無効にするよう設定されています。この変数は、DOS プロンプトで

set speedy3d_dma=

と入力することで設定できます。ただし、お持ちのシステムがバスマスタリングをサポートしていない場合、DMAは使えませんので注意してください。

これによってゲームスピードが速くなった場合、SPEEDY3D_DMA が SET されている場所（AUTOEXEC.BATもしくはゲーム関係のバッチファイルの中）を探して、set speedy3d_dma=の行を変更してください。

これによってゲームがクラッシュしたり動きがおかしくなったりした場合、お持ちのシステムがバスマスタリングをサポートしていない可能性が高くなりますので、システムの製造者に連絡してBIOSのアップグレードを受けてください。

Q2.ゲーム中に Error20 というメッセージが出る

A3.Error20は Total3Dボードもしくは DOS 3Dのドライバの初期化に問題があったことを示します。さらにSubコードが表示された場合、 補足 でその番号をチェックしてみてください。Subコードが表示されなかった場合、ゲームメーカーのサポートにお問い合わせください。

Q3.ゲーム中にTotal3Dのエラーが表示される。

A3.Appendix3をチェックしてください。


Direct3Dでの不具合
3D対応 Windows 95 (Direct3D)ゲームでの不具合

Q1.ゲームの動きがどうも遅く感じる。

A1.Direct3D対応のゲームの中には、ハードウェアアクセラレーションを特に必要とするものがあります。ゲームのマニュアルを参照して、ハードウェアアクセラレーションを有効にしてください。


DOS (BIOS) でサポートする解像度と周波数
DOS (BIOS)でサポートする解像度と周波数の一覧

リフレッシュレート

解像度	色数	56	60	70	72	75	85	120

320x200	256	√	√

64K	√	√

16M	√	√

320x240	256	√	√

64K	√	√

16M	√	√

384x288	256	√

64K	√

16M	√

400x300	256	√	√	√

64K	√	√	√

16M	√	√	√

512x384	256	√	√	√

64K	√	√	√

16M	√	√	√

640x400	256	√	√	√	√

64K	√	√	√	√

16M	√	√	√

640x480	256	√	√	√	√

64K	√	√	√	√

16M	√	√	√

768x576	256	√	√	√

64K	√	√	√

16M	√	√

800x600	256	√	√	√	√	√

64K	√	√	√	√	√

16M	√	√	√	√

1024x768	256	√	√	√	√

64K	√	√	√	√

16M

1152x864	256	√	√	√

64K	√

16M

1280x1024	256	√	√

64K

16M

DOSモードのリフレッシュレートはT3dutil.exeユーティリティを使用して設定できます。 T3dutil.exeユーティリティは“Total3D Drivers and Applications CD-ROM”のToolsディレクトリーにあります。


Windows 95でサポートする解像度と周波数
Windows 95でサポートする解像度と周波数の一覧

Windows95では640x480以下の解像度はサポートしません。

リフレッシュレート

解像度	色数	56	60	70	72	75	85	100	120

640x480	256	√	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√	√	√

800x600	256	√	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√	√	√

920x690	256	√

64K 	√

16M 	√

1024x768	256	√	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√	√

16M 	√	√

1152x864	256	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√

16M

1280x1024	256	√	√	√

64K 	√	√	√

16M

リフレッシュレートの変更


Windows 95 DirectX でサポートする解像度と周波数
Windows 95 DirectX でサポートする解像度と周波数の一覧

リフレッシュレート

解像度	色数	56	60	70	72	75	85	100	120

320x200	256	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√

320x240	256	√	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√	√	√

384x288	256	√	√	√

64K 	√	√	√

16M 	√	√	√

400x300	256	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√

512x384	256	√	√	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√	√	√	√

640x400	256	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√

640x480	256	√	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√	√	√

720x480	256	√

64K 	√

16M 	√

768x576	256	√	√	√

64K 	√	√	√

16M 	√	√	√

856x480	256	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√	√

800x600	256	√	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√	√

16M 	√	√	√	√	√	√

920x690	256	√

64K 	√

16M 	√

1024x768	256	√	√	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√	√	√

16M 	√	√

1152x864	256	√	√	√	√

64K 	√	√	√	√

16M

1280x1024	256	√	√	√

64K 	√	√	√

16M


Appendices
補足

Appendix 1: サポートしているビデオモードおよびリフレッシュレート

DOS (BIOS)

Windows 95

Windows 95 DirectX

Appendix 2: 対応していないシステム

Appendix 3: Error Codes


対応していないシステム

Total3D の心臓部である V駻it� V1000グラフィックチップは、ほとんどのシステムに対応していますが、まれに相性の悪いシステムが存在します。そのようなシステムは、我々の方で発見しだい相手のメーカーとも協力して対応できるように努力致しております。また、対応できないことを確認したシステムについては、随時お答えができるように対処させていただいておりますが、お気付きの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

以下に挙げたシステム、チップセット、BIOSは、現時点で V駻it� V1000 を使用すると問題が起こりやすいとされたものです。動作の範囲については差がありますが、参考までにご覧ください。

メーカー	Revision	連絡先など

Phoenix	4.03	http://www.firmware.com/sales/phoenixb.htm

Award      	4.50       	4.50 BIOSは数種類存在します(G, PGなど)が、ほとんどのものについては動作が確認されています。しかし、幾つかの特定のマザーボード用のBIOSで問題が発見されています。4.51へのアップグレードをお勧めしますが、それについてはマザーボードの製造者にお問い合わせください。（Award では BIOS のアップグレードは行いませんが、マザーボードの製造者の連絡先については教えてくれます。）

http://www.award.com/tech/upgrades0.htm


Error Codes

Total3Dには自己診断を行うためのサブルーチンが組み込まれており、エラーの際に詳しい状況をエラーコードの形で表示することができます。

エラーコードが示されたときは、コードの番号を控えて下の表を参照してください。テクニカルサポートへ連絡するようにかかれている場合は、具体的な状況（使用環境、押したキーの順番等）を控えた上でご連絡していただくと、より確実なサポートを行うことができますので、ご協力をお願いいたします。

Table 1: Error Code 表

エラーコード	解説 / 対処方法

10	チェックサムエラー

テクニカルサポートに連絡してください。

20	ボード初期化エラー

表２エラー Subコード表を参照してください。

30	マイクロコードのバージョンがアプリケーションと一致しません。

正しいマイクロコードファイルがゲームのディレクトリかもしくは

環境変数 SPEEDY3D =

で指定されるディレクトリにあることを確認してください。テクニカルサポートに連絡してください。

40	メモリーアロケーションエラー

Total3DのRAMをマップするようにメモリーの配置ができませんでした。テクニカルサポートに連絡してください。

50	Windows95用のドライバ"Totl3D.vxd"もしくは"verite.vxd" が見つからなかったか古くなっています。

Total3D Windows95 ドライバを再インストールするか、DOSモードで起動してください。

Table 2: Error Subcode 表

Subコード	解説  / 対処方法

1	Windows95用のドライバ"Totl3D.vxd"もしくは"verite.vxd" が見つからなかったか古くなっています

Total3D Windows95 ドライバを再インストールするか、DOSモードで起動してください。

2	DOSのメモリセレクタが足りないか、DOSのメモリのリソースが足りません。

ゲームメーカーのサポートに連絡してください。

3	VPDエラー

Total3D ボードに問題がある可能性があります。テクニカルサポートに連絡してください。

4	ビデオモード保存エラー

Total3D ボードに問題がある可能性があります。テクニカルサポートに連絡してください。

5	V駻it� RISCエラー

Total3D ボードに問題がある可能性があります。テクニカルサポートに連絡してください。

6	マイクロコードロードエラー

正しいマイクロコードファイルがゲームのディレクトリかもしくは

環境変数 SPEEDY3D =

で指定されるディレクトリにあることを確認してください。テクニカルサポートに連絡してください。

7	V駻it� RISCスタート異常

Total3D ボードに問題がある可能性があります。テクニカルサポートに連絡してください。

8	マイクロコードが反応していない

Total3D ボードに問題がある可能性があります。テクニカルサポートに連絡してください。

9	マイクロコードのバージョンがアプリケーションと一致しません

正しいマイクロコードファイルがゲームのディレクトリかもしくは

環境変数 SPEEDY3D =

で指定されるディレクトリにあることを確認してください。テクニカルサポートに連絡してください。

10	NULLモードエラー

Total3D ボードに問題がある可能性があります。テクニカルサポートに連絡してください。

11	V駻it� からのデータ読み取りがタイムアウトされました

アプリケーションのエラーか、もしくはシステムの設定にミスがあります。 ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認して、パソコンを再起動してください。


Using the LCD VR Glasses
ハイスキャン3Dコーグルの使い方

ハイスキャン3Dゴーグルのセットアップ

ハイスキャン3Dゴーグルのしくみ

ハイスキャン3Dゴーグルの使用にあたって

ハイスキャン3Dゴーグルの管理

トラブルシューティング


3Dゴーグルのセットアップ
ハイスキャン3Dゴーグルのセットアップ

ハイスキャン3Dゴーグルのインストール

1.	3DゴーグルのケーブルをTotal3Dグラフィックカードについている黒いコネクタ（モニターコネクタから一番離れたところにある端子）に接続してください。

パソコンの電源を入れた状態でゴーグルを接続すると、LCD シャッターが開いたり閉じたりしはじめます。パソコンの電源が入っているあいだはずっとこの状態です。この状態で問題はありませんが、気になる場合はゲームをしていないときはゴーグルをパソコンからはずしてください。

また、ゲームを開始するとき、最初に５-10秒間ほどまだら模様が見えることがあります。電源を切ったときや3Dゴーグルを本体からはずしたときにも同じようなものが見えますが、問題はありません。

ゲームをプレイする

ハイスキャン3Dゴーグルにより、3Dのゲームを楽しむことが出来ますが、このゴーグルは特定のゲーム（LCD BIOSバージョン1.21に対応したゲーム）でのみ使用できます。Total3Dには、対応するゲームが2本（DescentⅡ：Destination Quartzon および Whiplash）付属しています。


3Dゴーグルのしくみ
ハイスキャン3Dゴーグルのしくみ

ステレオスコープビジョンと3D

あなたが周りを見ているとき、実際には2枚の絵を頭の中で1枚に合成して見ています。右目と左目はそれぞれ微妙に違った絵を見て、その絵は脳に送られ3次元の立体映像に合成されます。

今までのビデオゲームでは、スクリーンに一つの絵しか写し出すことはできませんでした。したがって、立体感を出すために他のいろいろな方法がとられてきました。例えば遠くのものは小さく、ピントをぼかして、近くのものをその上に重ねて大きく、はっきりと写すことによって遠近感を出したりしていました。

しかし、ハイスキャン3Dゴーグルを使用することによって、より自然に近い、迫力のある３次元映像を作り出すことができます。

ハイスキャン３Dゴーグルのしくみ

３Dゴーグルに対応したゲームは、全ての画面で、右目と左目の二つの視点から見た２枚の映像を交互に映し出します。非常に速いスピードで交互に移すため、その変化を眼でとらえることはできません。

３Dゴーグルには両目にシャッターがついていて、右からの視点の時は左のシャッターがおり、左からの視点の時は右のシャッターがおりるようになっています。この動作をすばやく行うことによって、実際にゲームの中にいるような光景を目で見ることが可能になるのです。


3Dゴーグルの使用について
ハイスキャン3Dゴーグルの使用にあたって

ハイスキャン3Dゴーグルのご使用にあたって、いくつかのポイントがあります。

周辺の環境

1.	蛍光燈の真下で使用しないようにしてください。

2.	目になじむように、モニターの明るさやコントラストを調整してください。（モニターの調整については、モニターのマニュアルを参照してください。）

3.	なるべくリフレッシュレートを上げて使用してください。

フリッカー（画面のちらつき）を減らす

3Dゴーグルを使用したときに、画面にちらつきが見えて、目の疲労をを感じることがあります。そのようなことが起こった場合は、以下の説明を読んで指示にしたがってください。

フリッカーの起こる原因

フリッカーの起こる最も大きな原因は、Total3Dの垂直リフレッシュレートの設定によるものです。垂直リフレッシュレートとは、画面が上下方向に書き換えられる速さ（/秒）を指します。リフレッシュレートはモニターによって表示できる値が違うため、グラフィックボードの初期設定では、より多くのモニターに対応できるように、リフレッシュレートは低めに設定されています。

3Dゴーグルを使用される場合、このリフレッシュレートの違いは周囲の環境とも関連して、見えかたに大きく影響します。やや薄暗い環境では、リフレッシュレートが70Hzでも普通はあまり負担に感じることはありませんが、明るい光（蛍光燈の真下など）のもとでは70Hzでは画面がちらついて目に負担を感じる人が増えてきます。リフレッシュレートが100Hz以上になると、フリッカーは起こらず、ほとんどの人は負担を感じることはありません。

注: まれに、他の人よりもちらつきに対して敏感な体質を持った人もいます。もしご自分がそうである方は、下の手順にしたがって画面を最適化してください。しかし、現在の状態でちらつきが起こっていない、あるいは負担に感じられない場合は設定をそのままにしておくことをお勧めします。

フリッカーを減らすには

1.	周りの照明（特に蛍光燈）を消すようにしてください。

2.	リフレッシュレートを高めに設定してください。 DOSモードのリフレッシュレートはT3dutil.exeユーティリティを使用して設定できます。 T3dutil.exeユーティリティは“Total3D Drivers and Applications CD-ROM”のToolsディレクトリーにあります。.

モニターが対応しているならリフレッシュレートを100～120Hzのあいだで設定してください。120Hz以上の値に設定しても画面の質が落ちるだけでフリッカーには影響しません。

注意事項:

モニターが対応している以上のリフレッシュレートに設定すると、故障の原因になります。設定を行う前に、必ずモニターの仕様を確認してください。


3Dゴーグルの管理
ハイスキャン3Dゴーグルの管理

ハイスキャン3Dゴーグルを長くお楽しみいただくために、次のことを守るようにしてください。

使用上の注意

3Dゴーグルは精密機械ですので、乱暴に扱わないようにしてください。

カバンの中などにそのままの状態で入れないように注意してください。運ぶときには、緩衝材（布など）で包んで持ち運ぶようにしてください。

ほこりや湿気の多いところに置かないようにしてください。

フレームを曲げたり延ばしたりしないようにしてください。

レンズに傷をつけたりしないよう注意してください。

クリーニング

レンズをふくときには、溶剤などは使用しないようにしてください。柔らかい布を少し水でぬらして、ゆっくり拭くようにしてください。


3Dゴーグル・トラブルシューティング
トラブルシューティング

3Dゴーグルの使用時に起こりやすいトラブルとその解決法をいくつかご紹介します:

Q1.3Dゴーグルのシャッターが切り替わらない

A1.以下のことを確かめてください：

3Dゴーグル用の絵が画面に表示されている。

使用中のゲームが LCD BIOS1.21および VESA1.2ビデオモードに対応している。（ゲームのパッケージの記載を確認してください）

Q2.画面にちらつきが見える

A2.以下の操作をおこなてみてください：

可能な限り、部屋の明かりを落としてください（蛍光燈は特に）。

モニターのコントラストを上げてください。

モニターの明るさを下げてください。

参照：フリッカーを減らすには .

Q3.解像度が上げられない。

A3.以下のことを確かめてください：

モニターが高い解像度をサポートしている。

ゲームが高い解像度をサポートしている。

Q4.3Dゴーグルのシャッターの動きがぎこちない

A4.これはCPUがゲーム以外の処理に時間を取られている場合に発生します。特にWindows95のMS-DOSボックスでゲームをしているときに、この現象がよく起ります。

この場合はWindows95を終了して、DOSからゲームをプレイしてみてください。

注: 3Dゴーグルを使用するゲームはDOSモードで最適の動作を行うように設定されています。

Q5.MS-DOSモードに切り替えたときにCD-ROMにアクセスできない

A5.Windows95で使用するCD-ROMドライバとMS-DOSモードで使用するCD-ROMドライバは別のものなので、MS-DOSモードで使用するCD-ROMドライバをインストールする必要があります。インストールの方法については、Windows95CDのMS-DOSヘルプファイルを以下の手順で参照してください：

1	Windows 95を起動しWindows 95 CDをセットします。

2	“CDの参照”をクリックします。

3	“Other”フォルダをダブルクリックします。

4	“Oldmsdos”フォルダをダブルクリックします。

5	HELP.comをダブルクリックしてください。

6	ヘルプファイルが開きます。


Using 3D Stereo Sound
3D Stereo Soundの使い方

3D Stereo Soundのセットアップ

Audio Controlユーティリティの使い方

トラブルシューティング


3D Stereo Sound　セットアップ
3D Stereo Soundのセットアップ

Total3DにはSpatializerｮ の 3Dステレオサラウンド-ポストプロセッサが搭載されています。 これにより、お持ちのサウンドボードの音を迫力のある3次元ステレオサウンドに変換することができます。

お持ちのサウンドボードとスピーカーをTotal3Dに接続するには:

1.	Total3D 付属のスピーカ接続コードを用意します。

2.	サウンドボードの“Line Out”端子にコードを接続します。 (間違って“Speaker Out”端子に接続しないように注意してください。)

3.	そのコードの反対側をTotal3Dボードの“Line In”端子に接続します。

4.	Total3Dボードの“Line Out”端子をスピーカーと接続します。

注：Total3Dサウンドを使用するには、独立電源を持ったスピーカーが必要です。

接続が終了したらAudio Control ユーティリティを起動してください。

参照： Audio Controlユーティリティの使い方


Audio Controlユーティリティ
Audio Controlユーティリティの使い方

オーディオコントロールユーティリティを起動するには:

1.	タスクバー右側のTotal3D Control iconアイコン [image] をクリックします。

2.	Audio Control...をクリックします。

3.	Audio Controlダイアログボックスが開きます。

モードを設定する

サウンドボードからきている音源がステレオなら“Stereo Source” をモノラルなら“Mono Source を設定してください。

レベルを設定する

オーディオのレベルを“High”, “Medium”, “ Low”の中から選択できます。レベルを高くすると音質が低下することがあります。


Troubleshooting 3D Stereo Sound
トラブルシューティング

Total 3Dサウンドの使用時に起こりやすいトラブルとその解決法をいくつかご紹介します:

Q1.音が聞こえないか、もしくは小さすぎる

A1.

スピーカーが独立電源を持っているかどうか確認してください。

コントロールパネルの“マルチメディア”で音量の設定を確認してください。

Q1.音質が悪い

A1.

サウンドカードの“Line Out”（“Speaker Outではなく）にTotal3Dが接続されていることを確かめてください。

Audio Controlユーティリティのレベルを下げてみてください。

参照： Audio Controlユーティリティの使い方


Refresh Utility

Refresh Utilityについて

Total3Dグラフィックツールを使って、ディスクトップとDirectDrawのリフレッシュレートを設定できます。

1. 	タスクバーのTotal3D コントロールアイコンをクリックします。

2. 	メニューの一覧から“Refresh Utility”をクリックします。

3. 	Total3D Refresh Utilityのタブから変更したい内容のタブをクリックします。

4. 	各解像度と色数のリフレッシュレートの状態が表示されます。

5. 	変更したリフレッシュレートのリストボックスを指定し、リフレッシュレートの一覧を表示します。

6. 	設定したいリフレッシュレートをクリックし、テスト画面を表示させます。

7. 	マウスをクリックするか何かキーを押してください。

8. 	確認のダイアログボックスが表示されます。正しくテスト画面が表示されたらはいをクリックしてください。リフレッシュレートの設定が更新されます。正しく表示されない場合、いいえを選択してください。元のリフレッシュレートの設定に戻します。